Conference Room

538

Golden Gate Room

543

537

541

544

536

542

535 534

539 540

BAGNet Configuration

SM OC3 / Cell Relay / PacBell

MM FDF

LattisCell 10114-SM

SM FDF

MM-OC3 / MW-Link / UCB

SM OC3 / ATM /UCB

. . .

MM-OC3 / Hub / ICSI

SM = Single Mode MM = Multi Mode FDF = Fiber Distributed Frame MW = Micro Wave